en	An authentication exception occurred.
und	Při ověřování došlo k chybě.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Ověřovací údaje nebyly nalezeny.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Požadavek na ověření nemohl být zpracován kvůli systémové chybě.

en	Invalid credentials.
und	Neplatné přihlašovací údaje.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Cookie již bylo použité někým jiným.

en	Not privileged to request the resource.
und	Nemáte oprávnění přistupovat k prostředku.

en	Invalid CSRF token.
und	Neplatný CSRF token.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Poskytovatel pro ověřovací token nebyl nalezen.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Session není k dispozici, vypršela její platnost, nebo jsou zakázané cookies.

en	No token could be found.
und	Token nebyl nalezen.

en	Username could not be found.
und	Přihlašovací jméno nebylo nalezeno.

en	Account has expired.
und	Platnost účtu vypršela.

en	Credentials have expired.
und	Platnost přihlašovacích údajů vypršela.

en	Account is disabled.
und	Účet je zakázaný.

en	Account is locked.
und	Účet je zablokovaný.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
und	Příliš mnoho nepovedených pokusů přihlášení. Zkuste to prosím později.

en	Invalid or expired login link.
und	Neplatný nebo expirovaný odkaz na přihlášení.