en	An authentication exception occurred.
und	Autentikointi poikkeus tapahtui.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Autentikoinnin tunnistetietoja ei löydetty.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Autentikointipyyntöä ei voitu käsitellä järjestelmäongelman vuoksi.

en	Invalid credentials.
und	Virheelliset tunnistetiedot.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Eväste on jo jonkin muun käytössä.

en	Not privileged to request the resource.
und	Ei oikeutta resurssiin.

en	Invalid CSRF token.
und	Virheellinen CSRF tunnus.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Autentikointi tunnukselle ei löydetty tuettua autentikointi tarjoajaa.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Sessio ei ole saatavilla, se on joko vanhentunut tai evästeet eivät ole käytössä.

en	No token could be found.
und	Tunnusta ei löytynyt.

en	Username could not be found.
und	Käyttäjätunnusta ei löydetty.

en	Account has expired.
und	Tili on vanhentunut.

en	Credentials have expired.
und	Tunnistetiedot ovat vanhentuneet.

en	Account is disabled.
und	Tili on poistettu käytöstä.

en	Account is locked.
und	Tili on lukittu.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
und	Liian monta epäonnistunutta kirjautumisyritystä, yritä myöhemmin uudelleen.

en	Invalid or expired login link.
und	Virheellinen tai vanhentunut kirjautumislinkki.