en	An authentication exception occurred.
und	Si è verificato un errore di autenticazione.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Impossibile trovare le credenziali di autenticazione.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	La richiesta di autenticazione non può essere processata a causa di un errore di sistema.

en	Invalid credentials.
und	Credenziali non valide.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Il cookie è già stato usato da qualcun altro.

en	Not privileged to request the resource.
und	Non hai i privilegi per richiedere questa risorsa.

en	Invalid CSRF token.
und	CSRF token non valido.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Non è stato trovato un valido fornitore di autenticazione per supportare il token.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Nessuna sessione disponibile, può essere scaduta o i cookie non sono abilitati.

en	No token could be found.
und	Nessun token trovato.

en	Username could not be found.
und	Username non trovato.

en	Account has expired.
und	Account scaduto.

en	Credentials have expired.
und	Credenziali scadute.

en	Account is disabled.
und	L'account è disabilitato.

en	Account is locked.
und	L'account è bloccato.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
und	Troppi tentaivi di login falliti. Riprova tra un po'.

en	Invalid or expired login link.
und	Link di login scaduto o non valido.